\begin{tabular}{lllll}
\toprule
{} &                T i peak &                T e peak &                P i peak &                P e peak \\
\midrule
11 Hz                     &  4.1e-03 ± 1.5e-04 (22) &  9.0e-03 ± 2.4e-04 (25) &  1.8e-02 ± 3.1e-03 (22) &  1.7e-01 ± 2.5e-02 (25) \\
30 HZ                     &  5.6e-03 ± 6.3e-04 (32) &  1.4e-02 ± 1.0e-03 (32) &  1.2e-02 ± 1.6e-03 (32) &  1.2e-01 ± 1.0e-02 (32) \\
T test ind 11 Hz - 30 HZ  &       -2.1e+00, 4.1e-02 &       -4.6e+00, 6.3e-05 &        1.2e+00, 2.5e-01 &        2.0e+00, 5.5e-02 \\
T test pair 11 Hz - 30 HZ &       -1.9e+00, 1.2e-01 &       -1.5e+00, 1.8e-01 &        5.4e+00, 5.5e-03 &        3.8e+00, 6.4e-03 \\
LMM 11 Hz - 30 HZ         &        2.5e-01, 8.1e-04 &        3.5e-02, 4.9e-03 &                     NaN &       1.9e-02, -6.3e-02 \\
\bottomrule
\end{tabular}
