\begin{tabular}{lllrlll}
\toprule
{} &                Gridness &                Max rate &  Xcorr displacement &         Xcorr cntr mass &             Speed score &            Average rate \\
\midrule
Normality Baseline Ia - Baseline Ib                &        1.5e+00, 4.8e-01 &        2.0e+00, 3.8e-01 &                 NaN &        4.8e+01, 4.8e-11 &        2.0e+01, 5.6e-05 &        3.0e+00, 2.2e-01 \\
Normality Baseline I - 11 Hz                       &        1.0e+00, 5.9e-01 &        2.5e+01, 3.4e-06 &                 NaN &        2.8e-01, 8.7e-01 &        1.3e-01, 9.3e-01 &        4.3e+00, 1.2e-01 \\
Normality Baseline IIa - Baseline IIb              &        5.8e-01, 7.5e-01 &                     NaN &                 NaN &        1.2e+01, 2.6e-03 &        6.8e+00, 3.4e-02 &        4.1e+01, 1.5e-09 \\
Normality Baseline II - 30 Hz                      &        2.4e+00, 3.1e-01 &        2.4e+00, 3.0e-01 &                 NaN &        4.5e+01, 1.7e-10 &        2.6e-01, 8.8e-01 &        1.7e+01, 2.3e-04 \\
Normality Baseline I - Baseline II                 &        2.2e+00, 3.3e-01 &        9.5e+00, 8.8e-03 &                 NaN &        4.4e+00, 1.1e-01 &        1.3e+00, 5.2e-01 &        5.9e+00, 5.2e-02 \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &  4.2e+01, 5.1e-01, (14) &  3.9e+01, 4.0e-01, (14) &                 NaN &  3.6e+01, 3.0e-01, (14) &  2.2e+01, 5.6e-02, (14) &  5.1e+01, 9.2e-01, (14) \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &  4.3e+01, 3.3e-01, (15) &  5.0e+01, 5.7e-01, (15) &                 NaN &  2.4e+01, 4.1e-02, (15) &  5.6e+01, 8.2e-01, (15) &  3.0e+01, 8.8e-02, (15) \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &  1.7e+01, 8.4e-02, (12) &  2.5e+01, 2.7e-01, (12) &                 NaN &  2.9e+01, 4.3e-01, (12) &  3.0e+01, 4.8e-01, (12) &  2.8e+01, 3.9e-01, (12) \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &  5.2e+01, 6.5e-01, (15) &  3.1e+01, 1.0e-01, (15) &                 NaN &  4.5e+01, 3.9e-01, (15) &  1.8e+01, 1.7e-02, (15) &  4.4e+01, 3.6e-01, (15) \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz - Baseline IIa - Ba... &   1.4e+01, 3.1e-01, (9) &   1.6e+01, 4.4e-01, (9) &                 NaN &   1.8e+01, 5.9e-01, (9) &   1.8e+01, 5.9e-01, (9) &   2.0e+01, 7.7e-01, (9) \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz - Baseline II - 30 Hz  &   6.0e+00, 3.5e-01, (6) &   1.0e+01, 9.2e-01, (6) &                 NaN &   8.0e+00, 6.0e-01, (6) &   5.0e+00, 2.5e-01, (6) &   7.0e+00, 4.6e-01, (6) \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz - Baseline I - Base... &   1.1e+01, 1.7e-01, (9) &   8.0e+00, 8.6e-02, (9) &                 NaN &   1.7e+01, 5.1e-01, (9) &   1.6e+01, 4.4e-01, (9) &   1.6e+01, 4.4e-01, (9) \\
Wilcoxon Baseline IIa - Baseline IIb - Baseline... &  9.3e+01, 2.8e-01, (22) &  9.5e+01, 3.1e-01, (22) &                 NaN &  7.4e+01, 2.5e-01, (20) &  1.0e+02, 4.3e-01, (22) &  1.0e+02, 3.9e-01, (22) \\
Wilcoxon Baseline IIa - Baseline IIb - Baseline... &  4.4e+01, 3.6e-01, (15) &  5.0e+01, 5.7e-01, (15) &                 NaN &  4.4e+01, 3.6e-01, (15) &  3.5e+01, 1.6e-01, (15) &  3.4e+01, 1.4e-01, (15) \\
Wilcoxon Baseline II - 30 Hz - Baseline I - Bas... &  2.0e+01, 1.4e-01, (12) &  3.7e+01, 8.8e-01, (12) &                 NaN &  3.8e+01, 9.4e-01, (12) &  2.1e+01, 1.6e-01, (12) &  2.3e+01, 2.1e-01, (12) \\
\bottomrule
\end{tabular}
