\begin{tabular}{llllllllllrll}
\toprule
{} &         Theta energy &           Theta peak &            Theta freq &      Theta half width &        Theta vec len &             Theta ang &         Stim energy &      Stim half width &          Stim p max &  Stim strength &        Stim vec len &             Stim ang \\
\midrule
Normality Baseline I              &        2.45, 2.9e-01 &        1.33, 5.1e-01 &         7.04, 3.0e-02 &         4.51, 1.0e-01 &        1.46, 4.8e-01 &         7.55, 2.3e-02 &                 NaN &                  NaN &                 NaN &            NaN &                 NaN &                  NaN \\
Normality 11 Hz                   &       29.46, 4.0e-07 &       14.86, 5.9e-04 &         0.01, 1.0e+00 &        32.00, 1.1e-07 &       24.57, 4.6e-06 &         6.65, 3.6e-02 &       3.59, 1.7e-01 &       50.45, 1.1e-11 &       9.04, 1.1e-02 &            NaN &       0.23, 8.9e-01 &       16.34, 2.8e-04 \\
Normality Baseline II             &        0.56, 7.5e-01 &       13.83, 9.9e-04 &         0.96, 6.2e-01 &         4.09, 1.3e-01 &        1.18, 5.5e-01 &         0.64, 7.3e-01 &                 NaN &                  NaN &                 NaN &            NaN &                 NaN &                  NaN \\
Normality 30 Hz                   &       28.66, 6.0e-07 &       16.14, 3.1e-04 &         1.53, 4.7e-01 &         6.74, 3.4e-02 &       26.36, 1.9e-06 &         2.51, 2.9e-01 &       5.17, 7.5e-02 &        3.22, 2.0e-01 &       4.14, 1.3e-01 &            NaN &       0.18, 9.2e-01 &        2.07, 3.6e-01 \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz       &   4.00, 9.1e-02, (7) &   2.00, 4.3e-02, (7) &   14.00, 1.0e+00, (7) &   12.00, 7.4e-01, (7) &   0.00, 1.8e-02, (7) &   13.00, 8.7e-01, (7) &                 NaN &                  NaN &                 NaN &            NaN &                 NaN &                  NaN \\
Wilcoxon Baseline I - Baseline II &   2.00, 1.5e-02, (9) &   8.00, 8.6e-02, (9) &    6.00, 3.4e-01, (9) &    2.00, 1.5e-02, (9) &  11.00, 1.7e-01, (9) &   20.00, 7.7e-01, (9) &                 NaN &                  NaN &                 NaN &            NaN &                 NaN &                  NaN \\
Wilcoxon Baseline I - 30 Hz       &  0.00, 5.1e-03, (10) &  1.00, 6.9e-03, (10) &  18.50, 3.6e-01, (10) &   1.00, 6.9e-03, (10) &  0.00, 5.1e-03, (10) &  26.00, 8.8e-01, (10) &                 NaN &                  NaN &                 NaN &            NaN &                 NaN &                  NaN \\
Wilcoxon 11 Hz - Baseline II      &  0.00, 5.1e-03, (10) &  0.00, 5.1e-03, (10) &  15.00, 3.7e-01, (10) &  14.00, 1.7e-01, (10) &  0.00, 5.1e-03, (10) &  23.00, 6.5e-01, (10) &                 NaN &                  NaN &                 NaN &            NaN &                 NaN &                  NaN \\
Wilcoxon 11 Hz - 30 Hz            &   0.00, 1.2e-02, (8) &   1.00, 1.7e-02, (8) &   12.50, 4.4e-01, (8) &    0.00, 1.2e-02, (8) &   0.00, 1.2e-02, (8) &    7.00, 1.2e-01, (8) &  6.00, 9.3e-02, (8) &  10.00, 2.6e-01, (8) &  3.00, 3.6e-02, (8) &            NaN &  4.00, 5.0e-02, (8) &  14.00, 5.8e-01, (8) \\
Wilcoxon Baseline II - 30 Hz      &  0.00, 6.5e-04, (15) &  0.00, 6.5e-04, (15) &  20.00, 2.3e-02, (15) &   0.00, 6.5e-04, (15) &  0.00, 6.5e-04, (15) &  54.00, 7.3e-01, (15) &                 NaN &                  NaN &                 NaN &            NaN &                 NaN &                  NaN \\
\bottomrule
\end{tabular}
