\begin{tabular}{lll}
\toprule
{} &               Freq score &              Power score \\
\midrule
Baseline I                        &   1.8e-01 ± 1.7e-02 (46) &   1.6e-01 ± 2.2e-02 (46) \\
Normality Baseline I              &         3.4e+00, 1.8e-01 &         2.5e+00, 2.8e-01 \\
11 Hz                             &  -6.4e-03 ± 1.1e-02 (44) &  -2.2e-02 ± 3.0e-02 (44) \\
Normality 11 Hz                   &         1.1e+01, 4.0e-03 &         2.0e+01, 5.5e-05 \\
Baseline II                       &   2.2e-01 ± 2.0e-02 (32) &   1.1e-01 ± 1.8e-02 (32) \\
Normality Baseline II             &         2.0e+00, 3.6e-01 &         1.2e+00, 5.5e-01 \\
30 Hz                             &   1.1e-02 ± 1.4e-02 (34) &   5.3e-02 ± 2.3e-02 (34) \\
Normality 30 Hz                   &         2.8e+00, 2.4e-01 &         2.0e+01, 3.7e-05 \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz       &   1.6e+01, 2.3e-08, (44) &   1.1e+02, 7.0e-06, (44) \\
Wilcoxon Baseline I - Baseline II &   1.8e+02, 1.2e-01, (32) &   1.7e+02, 7.3e-02, (32) \\
Wilcoxon Baseline I - 30 Hz       &   7.0e+00, 1.5e-06, (32) &   1.3e+02, 1.0e-02, (32) \\
Wilcoxon 11 Hz - Baseline II      &   3.0e+00, 1.1e-06, (32) &   9.2e+01, 1.3e-03, (32) \\
Wilcoxon 11 Hz - 30 Hz            &   2.2e+02, 3.8e-01, (32) &   1.6e+02, 5.9e-02, (32) \\
Wilcoxon Baseline II - 30 Hz      &   9.0e+00, 1.9e-06, (32) &   1.5e+02, 3.6e-02, (32) \\
\bottomrule
\end{tabular}
