\begin{tabular}{lllllllllllll}
\toprule
{} &            Theta energy &              Theta peak &              Theta freq &        Theta half width &           Theta vec len &               Theta ang &             Stim energy &         Stim half width &              Stim p max &           Stim strength &            Stim vec len &                Stim ang \\
\midrule
Baseline I                   &  5.2e-01 ± 9.8e-02 (30) &  3.6e-01 ± 5.2e-02 (30) &  7.7e+00 ± 1.2e-01 (30) &  8.5e-01 ± 8.8e-02 (30) &  2.7e-01 ± 3.5e-02 (30) &  3.0e+00 ± 1.9e-01 (30) &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
11 Hz                        &  1.9e-01 ± 3.2e-02 (32) &  1.1e-01 ± 1.5e-02 (32) &  7.5e+00 ± 1.3e-01 (32) &  7.3e-01 ± 1.2e-01 (32) &  3.1e-02 ± 5.4e-03 (32) &  1.8e+00 ± 3.1e-01 (32) &  1.2e-01 ± 1.5e-02 (32) &  2.4e-01 ± 1.1e-02 (32) &  5.6e-01 ± 3.8e-02 (32) &  8.1e+00 ± 9.6e-01 (32) &  2.2e-01 ± 2.4e-02 (32) &  2.3e+00 ± 3.4e-01 (32) \\
Baseline II                  &  4.8e-01 ± 9.1e-02 (23) &  3.4e-01 ± 5.1e-02 (23) &  8.0e+00 ± 1.1e-01 (23) &  8.5e-01 ± 1.1e-01 (23) &  2.6e-01 ± 3.5e-02 (23) &  3.3e+00 ± 1.8e-01 (23) &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
30 Hz                        &  1.1e-01 ± 2.2e-02 (12) &  9.0e-02 ± 1.4e-02 (12) &  8.8e+00 ± 1.8e-01 (12) &  4.0e-01 ± 7.0e-02 (12) &  1.1e-02 ± 1.7e-03 (12) &  3.2e+00 ± 6.7e-01 (12) &  1.8e-01 ± 2.4e-02 (12) &  3.9e-01 ± 1.3e-01 (12) &  6.0e-01 ± 7.4e-02 (12) &  8.4e+00 ± 1.5e+00 (12) &  3.6e-01 ± 4.8e-02 (12) &  4.8e+00 ± 3.7e-01 (12) \\
LMM Baseline I - 11 Hz       &                     NaN &        1.5e-07, 2.7e-01 &       8.0e-01, -1.1e-01 &        7.6e-01, 4.8e-02 &                     NaN &        3.7e-01, 1.0e+00 &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
LMM Baseline I - Baseline II &       6.1e-01, -1.3e-01 &       6.5e-01, -5.6e-02 &        3.6e-01, 3.2e-01 &       8.4e-01, -4.3e-02 &       5.9e-01, -3.7e-02 &        2.4e-01, 4.0e-01 &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
LMM Baseline I - 30 Hz       &        3.4e-01, 5.2e-01 &        3.6e-01, 3.0e-01 &       3.8e-01, -8.7e-01 &        4.4e-01, 3.9e-01 &                     NaN &        7.8e-01, 3.7e-01 &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
LMM 11 Hz - Baseline II      &        1.9e-01, 3.4e-01 &                     NaN &        4.2e-01, 4.7e-01 &        5.7e-01, 7.5e-02 &        2.5e-05, 2.3e-01 &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
LMM 11 Hz - 30 Hz            &       6.7e-01, -1.4e-01 &                     NaN &        1.3e-01, 1.1e+00 &       1.6e-01, -3.5e-01 &       1.9e-02, -2.5e-02 &        5.5e-01, 9.1e-01 &        7.6e-01, 2.6e-02 &        8.3e-01, 2.0e-02 &       9.1e-01, -2.3e-02 &        6.4e-01, 1.0e+00 &        5.3e-01, 8.3e-02 &        2.9e-01, 1.5e+00 \\
LMM Baseline II - 30 Hz      &        3.2e-01, 4.3e-01 &        3.9e-01, 2.7e-01 &       3.0e-02, -7.1e-01 &        1.8e-01, 4.6e-01 &        2.5e-05, 2.9e-01 &        8.1e-01, 2.2e-01 &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
\bottomrule
\end{tabular}
