\begin{tabular}{lllllllllllll}
\toprule
{} &            Theta energy &              Theta peak &              Theta freq &        Theta half width &           Theta vec len &               Theta ang &             Stim energy &         Stim half width &              Stim p max &           Stim strength &            Stim vec len &                Stim ang \\
\midrule
Baseline I                   &  6.9e-01 ± 1.6e-01 (12) &  4.6e-01 ± 8.0e-02 (12) &  7.8e+00 ± 8.1e-02 (12) &  1.0e+00 ± 1.4e-01 (12) &  2.6e-01 ± 4.8e-02 (12) &  3.2e+00 ± 2.1e-01 (12) &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
11 Hz                        &  1.6e-01 ± 4.1e-02 (25) &  8.6e-02 ± 1.7e-02 (25) &  7.9e+00 ± 1.4e-01 (25) &  7.2e-01 ± 1.2e-01 (25) &  3.2e-02 ± 5.9e-03 (25) &  3.1e+00 ± 3.5e-01 (25) &  1.4e-01 ± 1.3e-02 (25) &  2.6e-01 ± 9.0e-03 (25) &  6.2e-01 ± 2.9e-02 (25) &  1.4e+01 ± 1.8e+00 (25) &  2.7e-01 ± 2.4e-02 (25) &  2.9e+00 ± 3.8e-01 (25) \\
Baseline II                  &  1.0e+00 ± 1.6e-01 (17) &  5.4e-01 ± 7.0e-02 (17) &  8.0e+00 ± 4.5e-02 (17) &  1.4e+00 ± 9.9e-02 (17) &  3.2e-01 ± 4.5e-02 (17) &  3.6e+00 ± 7.4e-02 (17) &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
30 Hz                        &  7.2e-02 ± 1.2e-02 (32) &  6.1e-02 ± 8.5e-03 (32) &  8.3e+00 ± 1.6e-01 (32) &  3.6e-01 ± 4.2e-02 (32) &  1.0e-02 ± 1.2e-03 (32) &  3.7e+00 ± 2.8e-01 (32) &  1.6e-01 ± 1.6e-02 (32) &  2.9e-01 ± 7.6e-03 (32) &  5.7e-01 ± 4.8e-02 (32) &  1.4e+01 ± 2.0e+00 (32) &  2.3e-01 ± 2.1e-02 (32) &  3.4e+00 ± 2.8e-01 (32) \\
LMM Baseline I - 11 Hz       &        4.2e-04, 5.1e-01 &        1.4e-06, 3.7e-01 &       6.7e-01, -1.1e-01 &        4.5e-01, 2.2e-01 &        1.8e-08, 2.4e-01 &        8.2e-01, 2.0e-01 &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
LMM Baseline I - Baseline II &                     NaN &        3.4e-01, 1.4e-01 &        6.8e-01, 7.6e-02 &        1.7e-01, 4.9e-01 &        5.2e-02, 7.6e-02 &        3.3e-01, 2.6e-01 &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
LMM Baseline I - 30 Hz       &        1.4e-04, 6.1e-01 &        4.9e-09, 4.0e-01 &                     NaN &        1.7e-10, 5.8e-01 &        7.2e-45, 2.6e-01 &       6.9e-01, -3.0e-01 &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
LMM 11 Hz - Baseline II      &        6.7e-03, 8.0e-01 &        1.6e-03, 4.3e-01 &       9.2e-01, -2.8e-02 &        2.3e-02, 6.2e-01 &        3.9e-05, 3.0e-01 &        5.9e-01, 4.4e-01 &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
LMM 11 Hz - 30 Hz            &       2.1e-01, -9.9e-02 &       1.5e-01, -3.8e-02 &        2.6e-02, 5.5e-01 &       1.1e-01, -3.3e-01 &       5.4e-10, -2.1e-02 &        5.1e-01, 7.2e-01 &        5.7e-01, 2.1e-02 &        1.4e-01, 3.3e-02 &       5.6e-01, -5.2e-02 &        8.1e-01, 9.0e-01 &       1.8e-01, -4.7e-02 &        4.3e-01, 5.4e-01 \\
LMM Baseline II - 30 Hz      &        3.0e-03, 9.2e-01 &        1.6e-03, 4.8e-01 &       2.5e-01, -4.4e-01 &        5.2e-11, 1.0e+00 &        1.5e-05, 3.2e-01 &       9.1e-01, -6.3e-02 &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
\bottomrule
\end{tabular}
