\begin{tabular}{llllllllllrll}
\toprule
{} &          Theta energy &            Theta peak &            Theta freq &      Theta half width &         Theta vec len &              Theta ang &          Stim energy &       Stim half width &           Stim p max &  Stim strength &          Stim vec len &              Stim ang \\
\midrule
Normality Baseline I              &         6.36, 4.2e-02 &        36.87, 9.8e-09 &         8.20, 1.7e-02 &         0.85, 6.6e-01 &         5.46, 6.5e-02 &         34.27, 3.6e-08 &                  NaN &                   NaN &                  NaN &            NaN &                   NaN &                   NaN \\
Normality 11 Hz                   &        19.06, 7.3e-05 &         7.35, 2.5e-02 &         0.13, 9.4e-01 &        30.96, 1.9e-07 &        53.81, 2.1e-12 &          8.66, 1.3e-02 &       23.18, 9.2e-06 &       105.81, 1.1e-23 &       49.37, 1.9e-11 &            NaN &         0.98, 6.1e-01 &        33.50, 5.3e-08 \\
Normality Baseline II             &        10.45, 5.4e-03 &        13.02, 1.5e-03 &         5.68, 5.8e-02 &         3.60, 1.7e-01 &         3.69, 1.6e-01 &         27.63, 1.0e-06 &                  NaN &                   NaN &                  NaN &            NaN &                   NaN &                   NaN \\
Normality 30 Hz                   &         4.88, 8.7e-02 &         4.12, 1.3e-01 &         3.96, 1.4e-01 &         2.92, 2.3e-01 &        38.02, 5.6e-09 &          3.47, 1.8e-01 &        1.48, 4.8e-01 &         3.27, 1.9e-01 &        2.81, 2.5e-01 &            NaN &         1.31, 5.2e-01 &         1.75, 4.2e-01 \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz       &   4.00, 2.3e-03, (14) &   3.00, 1.9e-03, (14) &  19.00, 3.5e-02, (14) &  48.00, 7.8e-01, (14) &   0.00, 9.8e-04, (14) &   32.00, 2.0e-01, (14) &                  NaN &                   NaN &                  NaN &            NaN &                   NaN &                   NaN \\
Wilcoxon Baseline I - Baseline II &  24.00, 4.1e-02, (15) &  46.00, 4.3e-01, (15) &  14.00, 8.7e-02, (15) &  23.00, 3.6e-02, (15) &  43.00, 3.3e-01, (15) &   59.00, 9.5e-01, (15) &                  NaN &                   NaN &                  NaN &            NaN &                   NaN &                   NaN \\
Wilcoxon Baseline I - 30 Hz       &   0.00, 6.5e-04, (15) &   1.00, 8.1e-04, (15) &  25.50, 4.9e-02, (15) &   3.00, 1.2e-03, (15) &   0.00, 6.5e-04, (15) &   58.00, 9.1e-01, (15) &                  NaN &                   NaN &                  NaN &            NaN &                   NaN &                   NaN \\
Wilcoxon 11 Hz - Baseline II      &   0.00, 2.9e-04, (17) &   0.00, 2.9e-04, (17) &  48.00, 4.9e-01, (17) &  39.00, 7.6e-02, (17) &   0.00, 2.9e-04, (17) &   61.00, 4.6e-01, (17) &                  NaN &                   NaN &                  NaN &            NaN &                   NaN &                   NaN \\
Wilcoxon 11 Hz - 30 Hz            &   7.00, 2.1e-02, (11) &  11.00, 5.0e-02, (11) &  17.00, 2.8e-01, (11) &   7.00, 2.1e-02, (11) &   0.00, 3.3e-03, (11) &   23.00, 3.7e-01, (11) &  5.00, 1.3e-02, (11) &  12.00, 6.2e-02, (11) &  6.00, 1.6e-02, (11) &            NaN &  12.00, 6.2e-02, (11) &  20.00, 2.5e-01, (11) \\
Wilcoxon Baseline II - 30 Hz      &   0.00, 4.0e-05, (22) &   0.00, 4.0e-05, (22) &  23.00, 7.6e-04, (22) &   1.00, 4.6e-05, (22) &   0.00, 4.0e-05, (22) &  106.00, 5.1e-01, (22) &                  NaN &                   NaN &                  NaN &            NaN &                   NaN &                   NaN \\
\bottomrule
\end{tabular}
