\begin{tabular}{lllll}
\toprule
{} &                T i peak &                 T e peak &                P i peak &                 P e peak \\
\midrule
11 Hz                     &  3.7e-03 ± 3.4e-04 (43) &  8.5e-03 ± 1.7e-04 (284) &  1.5e-02 ± 2.1e-03 (43) &  1.1e-01 ± 6.0e-03 (284) \\
30 HZ                     &  4.5e-03 ± 5.1e-04 (87) &  1.1e-02 ± 3.7e-04 (183) &  7.5e-03 ± 9.6e-04 (87) &  6.6e-02 ± 3.6e-03 (183) \\
T test ind 11 Hz - 30 HZ  &       -9.9e-01, 3.2e-01 &        -7.0e+00, 2.9e-11 &        2.8e+00, 6.8e-03 &         6.5e+00, 2.2e-10 \\
T test pair 11 Hz - 30 HZ &                     NaN &        -1.6e+00, 1.2e-01 &                     NaN &         6.6e+00, 1.5e-07 \\
LMM 11 Hz - 30 HZ         &        4.3e-01, 6.5e-04 &         3.4e-08, 2.7e-03 &       9.5e-03, -6.1e-03 &        9.3e-04, -4.8e-02 \\
\bottomrule
\end{tabular}
