\begin{tabular}{llll}
\toprule
{} &                Combined &                   11 hz &                   30 hz \\
\midrule
base\_in\_field                     &  5.3e-01 ± 1.6e-02 (91) &  5.5e-01 ± 2.1e-02 (56) &  5.0e-01 ± 2.2e-02 (35) \\
stim\_in\_field                     &  5.9e-01 ± 1.5e-02 (91) &  6.3e-01 ± 1.8e-02 (56) &  5.4e-01 ± 1.9e-02 (35) \\
LMM base\_in\_field - stim\_in\_field &        6.2e-03, 6.0e-02 &        1.2e-05, 7.6e-02 &        1.6e-06, 4.0e-02 \\
\bottomrule
\end{tabular}
