\begin{tabular}{llll}
\toprule
{} &                    Combined &                       11 hz &                      30 hz \\
\midrule
base\_in\_field                          &      5.6e-01 ± 1.5e-02 (91) &      5.7e-01 ± 2.1e-02 (56) &     5.4e-01 ± 1.9e-02 (35) \\
inbetween\_in\_field                     &      5.2e-01 ± 1.6e-02 (91) &      5.5e-01 ± 2.1e-02 (56) &     4.9e-01 ± 2.2e-02 (35) \\
stim\_in\_field                          &      5.9e-01 ± 1.5e-02 (91) &      6.3e-01 ± 1.8e-02 (56) &     5.4e-01 ± 1.9e-02 (35) \\
LMM base\_in\_field - inbetween\_in\_field &  \$\textbackslash rho\$=-3.1e-02, p=1.3e-03 &  \$\textbackslash rho\$=-2.4e-02, p=9.4e-04 &                        NaN \\
LMM base\_in\_field - stim\_in\_field      &   \$\textbackslash rho\$=3.8e-02, p=7.9e-04 &   \$\textbackslash rho\$=6.0e-02, p=2.7e-09 &  \$\textbackslash rho\$=3.6e-03, p=8.4e-01 \\
LMM inbetween\_in\_field - stim\_in\_field &   \$\textbackslash rho\$=7.0e-02, p=3.2e-06 &   \$\textbackslash rho\$=8.1e-02, p=2.7e-17 &  \$\textbackslash rho\$=5.2e-02, p=2.8e-02 \\
\bottomrule
\end{tabular}
