\begin{tabular}{lllrlll}
\toprule
{} &                Gridness &                Max rate &  Xcorr displacement &         Xcorr cntr mass &             Speed score &            Average rate \\
\midrule
Normality Baseline Ia - Baseline Ib                &        7.2e+00, 2.7e-02 &        1.5e+01, 5.6e-04 &                 NaN &        1.3e+02, 6.1e-30 &        3.8e+01, 6.4e-09 &        5.7e+01, 4.6e-13 \\
Normality Baseline I - 11 Hz                       &        1.6e+00, 4.4e-01 &        2.2e+00, 3.4e-01 &                 NaN &        2.1e+00, 3.6e-01 &        2.0e+00, 3.8e-01 &        4.6e+00, 1.0e-01 \\
Normality Baseline IIa - Baseline IIb              &        7.3e+00, 2.6e-02 &                     NaN &                 NaN &        2.6e+00, 2.7e-01 &        4.1e-01, 8.1e-01 &        5.0e+01, 1.3e-11 \\
Normality Baseline II - 30 Hz                      &        3.5e-01, 8.4e-01 &        8.2e-03, 1.0e+00 &                 NaN &        1.6e+00, 4.5e-01 &        5.3e+00, 7.1e-02 &        2.1e+00, 3.5e-01 \\
Normality Baseline I - Baseline II                 &        5.8e+00, 5.5e-02 &        3.1e+00, 2.1e-01 &                 NaN &        2.0e+00, 3.6e-01 &        8.1e-01, 6.7e-01 &        2.3e+01, 8.7e-06 \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &  9.4e+01, 4.5e-01, (21) &  1.1e+02, 7.9e-01, (21) &                 NaN &  6.3e+01, 6.8e-02, (21) &  1.0e+02, 6.9e-01, (21) &  7.3e+01, 1.4e-01, (21) \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &  1.2e+01, 6.4e-03, (15) &  3.3e+01, 1.3e-01, (15) &                 NaN &  5.0e+01, 5.7e-01, (15) &  4.9e+01, 5.3e-01, (15) &  3.4e+01, 1.4e-01, (15) \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &   3.0e+00, 2.2e-01, (5) &   7.0e+00, 8.9e-01, (5) &                 NaN &   4.0e+00, 3.5e-01, (5) &   7.0e+00, 8.9e-01, (5) &   5.0e+00, 5.0e-01, (5) \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &  4.7e+01, 4.6e-01, (15) &  2.6e+01, 5.3e-02, (15) &                 NaN &  1.7e+01, 1.5e-02, (15) &  5.5e+01, 7.8e-01, (15) &  2.8e+01, 6.9e-02, (15) \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz - Baseline IIa - Ba... &   2.2e+01, 9.5e-01, (9) &   2.2e+01, 9.5e-01, (9) &                 NaN &   1.2e+01, 2.1e-01, (9) &   1.9e+01, 6.8e-01, (9) &   1.4e+01, 3.1e-01, (9) \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz - Baseline II - 30 Hz  &   4.0e+00, 7.2e-01, (4) &   3.0e+00, 4.7e-01, (4) &                 NaN &   4.0e+00, 7.2e-01, (4) &   3.0e+00, 4.7e-01, (4) &   4.0e+00, 7.2e-01, (4) \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz - Baseline I - Base... &   2.1e+01, 8.6e-01, (9) &   7.0e+00, 6.6e-02, (9) &                 NaN &   1.5e+01, 3.7e-01, (9) &   8.0e+00, 8.6e-02, (9) &   1.1e+01, 1.7e-01, (9) \\
Wilcoxon Baseline IIa - Baseline IIb - Baseline... &  5.8e+01, 6.1e-01, (16) &  6.2e+01, 7.6e-01, (16) &                 NaN &  4.7e+01, 7.3e-01, (14) &  5.5e+01, 5.0e-01, (16) &  6.0e+01, 6.8e-01, (16) \\
Wilcoxon Baseline IIa - Baseline IIb - Baseline... &  4.3e+01, 3.3e-01, (15) &  2.4e+01, 4.1e-02, (15) &                 NaN &  1.7e+01, 1.5e-02, (15) &  5.0e+01, 5.7e-01, (15) &  3.2e+01, 1.1e-01, (15) \\
Wilcoxon Baseline II - 30 Hz - Baseline I - Bas... &   6.0e+00, 6.9e-01, (5) &   4.0e+00, 3.5e-01, (5) &                 NaN &   2.0e+00, 1.4e-01, (5) &   6.0e+00, 6.9e-01, (5) &   0.0e+00, 4.3e-02, (5) \\
\bottomrule
\end{tabular}
