\begin{tabular}{lll}
\toprule
{} &              Freq score &              Power score \\
\midrule
Baseline I                        &                     NaN &                      NaN \\
Normality Baseline I              &                     NaN &                      NaN \\
11 Hz                             &  1.5e-02 ± 2.0e-02 (44) &  -2.1e-02 ± 2.8e-02 (44) \\
Normality 11 Hz                   &        1.9e+01, 6.9e-05 &         2.0e+01, 4.8e-05 \\
Baseline II                       &                     NaN &                      NaN \\
Normality Baseline II             &                     NaN &                      NaN \\
30 Hz                             &  8.8e-03 ± 6.4e-03 (34) &  -6.6e-03 ± 2.4e-02 (34) \\
Normality 30 Hz                   &        1.5e+01, 4.5e-04 &         3.7e+00, 1.6e-01 \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz       &                     NaN &                      NaN \\
Wilcoxon Baseline I - Baseline II &                     NaN &                      NaN \\
Wilcoxon Baseline I - 30 Hz       &                     NaN &                      NaN \\
Wilcoxon 11 Hz - Baseline II      &                     NaN &                      NaN \\
Wilcoxon 11 Hz - 30 Hz            &  2.2e+02, 4.7e-01, (32) &   2.6e+02, 9.4e-01, (32) \\
Wilcoxon Baseline II - 30 Hz      &                     NaN &                      NaN \\
\bottomrule
\end{tabular}
