\begin{tabular}{lllll}
\toprule
{} &                T i peak &                T e peak &                P i peak &                P e peak \\
\midrule
11 Hz                     &   3.1e-03 ± 1.2e-03 (8) &  8.5e-03 ± 3.2e-04 (58) &   1.0e-02 ± 4.5e-03 (8) &  1.2e-01 ± 1.1e-02 (58) \\
30 HZ                     &  2.9e-03 ± 3.9e-04 (25) &  1.1e-02 ± 5.7e-04 (33) &  3.7e-03 ± 6.1e-04 (25) &  4.7e-02 ± 5.7e-03 (33) \\
T test ind 11 Hz - 30 HZ  &        7.3e-01, 4.8e-01 &       -2.1e+00, 3.8e-02 &        1.7e+00, 1.4e-01 &        3.9e+00, 1.8e-04 \\
T test pair 11 Hz - 30 HZ &                     NaN &        1.5e-01, 8.8e-01 &                     NaN &        2.5e+00, 3.6e-02 \\
LMM 11 Hz - 30 HZ         &       5.9e-01, -8.6e-04 &        1.1e-02, 1.9e-03 &       9.5e-03, -7.4e-03 &       4.5e-03, -6.8e-02 \\
\bottomrule
\end{tabular}
