\begin{tabular}{lllllllll}
\toprule
{} &            Theta energy &              Theta peak &              Theta freq &        Theta half width &             Stim energy &         Stim half width &              Stim p max &           Stim strength \\
\midrule
Baseline I                      &  2.3e-03 ± 2.2e-04 (46) &  1.8e-03 ± 1.9e-04 (46) &  7.7e+00 ± 6.3e-02 (46) &  1.2e+00 ± 2.0e-01 (45) &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
11 Hz                           &  9.1e-04 ± 9.0e-05 (44) &  3.9e-04 ± 5.1e-05 (44) &  7.5e+00 ± 1.5e-01 (44) &  5.5e+00 ± 5.6e-01 (42) &  4.3e-04 ± 4.7e-05 (44) &  1.8e-01 ± 1.3e-02 (44) &  3.9e-03 ± 4.5e-04 (44) &  5.8e+00 ± 7.3e-01 (44) \\
Baseline II                     &  2.3e-03 ± 2.4e-04 (32) &  1.8e-03 ± 2.3e-04 (32) &  8.1e+00 ± 4.7e-02 (32) &  9.1e-01 ± 3.9e-02 (31) &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
30 Hz                           &  5.7e-04 ± 7.0e-05 (34) &  2.5e-04 ± 4.3e-05 (34) &  7.7e+00 ± 2.1e-01 (34) &  6.7e+00 ± 8.4e-01 (29) &  1.0e-03 ± 2.1e-04 (34) &  1.5e-01 ± 1.6e-03 (34) &  1.0e-02 ± 2.0e-03 (34) &  2.2e+01 ± 4.5e+00 (34) \\
Normality Baseline I            &            41.33, 0.000 &            32.43, 0.000 &            25.20, 0.000 &            74.91, 0.000 &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
Wilcoxon Baseline I 11 Hz       &      42.00, 0.000, (44) &      16.00, 0.000, (44) &     329.50, 0.190, (44) &      14.00, 0.000, (41) &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
Wilcoxon Baseline I Baseline II &     264.00, 1.000, (32) &     256.00, 0.881, (32) &       0.00, 0.000, (32) &     203.00, 0.544, (30) &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
Wilcoxon Baseline I 30 Hz       &      12.00, 0.000, (32) &       5.00, 0.000, (32) &     221.50, 0.427, (32) &       8.00, 0.000, (27) &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
Normality 11 Hz                 &            27.15, 0.000 &            57.06, 0.000 &             1.61, 0.447 &            11.89, 0.003 &            16.86, 0.000 &            82.50, 0.000 &            14.96, 0.001 &            15.95, 0.000 \\
Wilcoxon 11 Hz Baseline II      &      11.00, 0.000, (32) &       5.00, 0.000, (32) &      60.00, 0.000, (32) &       3.00, 0.000, (30) &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
Wilcoxon 11 Hz 30 Hz            &     118.00, 0.006, (32) &     134.00, 0.015, (32) &     164.00, 0.247, (32) &     143.00, 0.269, (27) &     173.00, 0.089, (32) &      25.00, 0.000, (32) &     157.00, 0.045, (32) &     105.00, 0.003, (32) \\
Normality Baseline II           &            13.17, 0.001 &            20.78, 0.000 &             0.96, 0.618 &            13.33, 0.001 &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
Wilcoxon Baseline II 30 Hz      &      17.00, 0.000, (32) &       9.00, 0.000, (32) &     129.50, 0.020, (32) &      11.00, 0.000, (27) &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
Normality 30 Hz                 &            30.23, 0.000 &            43.50, 0.000 &             4.85, 0.088 &             5.64, 0.060 &            19.73, 0.000 &             9.69, 0.008 &            19.72, 0.000 &            25.38, 0.000 \\
\bottomrule
\end{tabular}
