\begin{tabular}{lllllllllllll}
\toprule
{} &                            Theta bandpower &                             Theta relpower &                              Theta relpeak &                                 Theta peak &                                 Theta freq &                           Theta half width &            Stim bandpower &             Stim relpower &              Stim relpeak &           Stim half width &                Stim p max &             Stim strength \\
\midrule
Baseline I                            &                     2.3e-03 ± 2.0e-04 (50) &                     2.7e-01 ± 1.5e-02 (50) &                     6.8e+00 ± 6.4e-01 (50) &                     1.7e-03 ± 1.7e-04 (50) &                     7.8e+00 ± 3.7e-02 (50) &                     7.6e-01 ± 1.7e-02 (50) &             nan ± nan (0) &             nan ± nan (0) &             nan ± nan (0) &             nan ± nan (0) &             nan ± nan (0) &             nan ± nan (0) \\
11 Hz                                 &                      1.8e-03 ± 2.9e-04 (8) &                      2.3e-01 ± 2.3e-02 (8) &                      4.8e+00 ± 7.8e-01 (8) &                      1.3e-03 ± 2.4e-04 (8) &                      8.0e+00 ± 4.5e-02 (8) &                      7.4e-01 ± 2.4e-02 (8) &     6.1e-04 ± 1.2e-04 (8) &     7.4e-02 ± 1.2e-02 (8) &     8.2e+00 ± 4.1e+00 (8) &     5.1e-01 ± 1.9e-01 (8) &     1.1e-03 ± 3.5e-04 (8) &     7.0e-01 ± 2.9e-01 (8) \\
Baseline II                           &                     2.2e-03 ± 2.3e-04 (32) &                     2.7e-01 ± 1.7e-02 (32) &                     6.3e+00 ± 7.4e-01 (32) &                     1.6e-03 ± 2.1e-04 (32) &                     8.1e+00 ± 4.7e-02 (32) &                     8.4e-01 ± 3.2e-02 (32) &             nan ± nan (0) &             nan ± nan (0) &             nan ± nan (0) &             nan ± nan (0) &             nan ± nan (0) &             nan ± nan (0) \\
30 Hz                                 &                              nan ± nan (0) &                              nan ± nan (0) &                              nan ± nan (0) &                              nan ± nan (0) &                              nan ± nan (0) &                              nan ± nan (0) &             nan ± nan (0) &             nan ± nan (0) &             nan ± nan (0) &             nan ± nan (0) &             nan ± nan (0) &             nan ± nan (0) \\
Normality Baseline I                  &                           4.3e+01, 5.2e-10 &                           1.2e+00, 5.5e-01 &                           2.4e+00, 3.0e-01 &                           3.0e+01, 3.2e-07 &                           4.6e+00, 9.8e-02 &                           2.5e+00, 2.8e-01 &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN \\
Wilcoxon Baseline I 11 Hz             &                      6.0e+00, 1.1e-01, (8) &                      0.0e+00, 7.8e-03, (8) &                      1.0e+00, 1.6e-02, (8) &                      2.0e+00, 2.3e-02, (8) &                      0.0e+00, 6.3e-02, (8) &                      6.0e+00, 1.1e-01, (8) &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN \\
Paired summary Baseline I 11 Hz       &   2.7e-03 ± 3.9e-04, 1.8e-03 ± 2.9e-04 (8) &   3.4e-01 ± 2.7e-02, 2.3e-01 ± 2.3e-02 (8) &   9.7e+00 ± 1.4e+00, 4.8e+00 ± 7.8e-01 (8) &   2.4e-03 ± 3.6e-04, 1.3e-03 ± 2.4e-04 (8) &   7.9e+00 ± 3.1e-02, 8.0e+00 ± 4.5e-02 (8) &   7.1e-01 ± 2.8e-02, 7.4e-01 ± 2.4e-02 (8) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) \\
Wilcoxon Baseline I Baseline II       &                     2.4e+02, 7.1e-01, (32) &                     2.4e+02, 7.1e-01, (32) &                     2.4e+02, 5.9e-01, (32) &                     2.3e+02, 5.5e-01, (32) &                     6.0e+00, 9.0e-06, (32) &                     1.4e+02, 2.3e-02, (32) &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN \\
Paired summary Baseline I Baseline II &  2.3e-03 ± 2.8e-04, 2.2e-03 ± 2.3e-04 (32) &  2.7e-01 ± 1.8e-02, 2.7e-01 ± 1.7e-02 (32) &  6.6e+00 ± 8.1e-01, 6.3e+00 ± 7.4e-01 (32) &  1.7e-03 ± 2.3e-04, 1.6e-03 ± 2.1e-04 (32) &  7.8e+00 ± 4.4e-02, 8.1e+00 ± 4.7e-02 (32) &  7.6e-01 ± 2.0e-02, 8.4e-01 ± 3.2e-02 (32) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) \\
Wilcoxon Baseline I 30 Hz             &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN \\
Paired summary Baseline I 30 Hz       &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) \\
Normality 11 Hz                       &                           9.8e+00, 7.4e-03 &                           1.1e+00, 5.8e-01 &                           3.0e-01, 8.6e-01 &                           6.5e+00, 3.8e-02 &                           1.2e+00, 5.6e-01 &                           7.0e+00, 3.1e-02 &          1.4e+00, 5.0e-01 &          3.0e-01, 8.6e-01 &          8.3e+00, 1.6e-02 &          2.0e+01, 5.0e-05 &          1.5e+00, 4.6e-01 &          5.5e+00, 6.5e-02 \\
Wilcoxon 11 Hz Baseline II            &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN \\
Paired summary 11 Hz Baseline II      &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) \\
Wilcoxon 11 Hz 30 Hz                  &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN \\
Paired summary 11 Hz 30 Hz            &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) \\
Normality Baseline II                 &                           1.4e+01, 1.1e-03 &                           3.6e-01, 8.3e-01 &                           4.9e+00, 8.8e-02 &                           2.5e+01, 3.4e-06 &                           4.7e+00, 9.7e-02 &                           1.6e+01, 2.8e-04 &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN \\
Wilcoxon Baseline II 30 Hz            &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN \\
Paired summary Baseline II 30 Hz      &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &                   nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) &  nan ± nan, nan ± nan (0) \\
Normality 30 Hz                       &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                                        NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN &                       NaN \\
\bottomrule
\end{tabular}
