\begin{tabular}{lllllllll}
\toprule
{} &      Theta energy &        Theta peak &        Theta freq &  Theta half width &       Stim energy &   Stim half width &        Stim p max &      Stim strength \\
\midrule
Baseline I                 &  0.22 ± 0.03 (66) &  0.21 ± 0.02 (66) &  7.77 ± 0.07 (66) &  0.65 ± 0.03 (66) &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
11 Hz                      &  0.07 ± 0.01 (62) &  0.06 ± 0.01 (62) &  7.91 ± 0.12 (62) &  0.29 ± 0.02 (62) &  0.07 ± 0.01 (62) &  0.21 ± 0.01 (62) &  0.41 ± 0.03 (62) &  10.15 ± 0.85 (62) \\
Baseline II                &  0.19 ± 0.03 (56) &  0.16 ± 0.02 (56) &  7.94 ± 0.07 (56) &  0.64 ± 0.04 (56) &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
30 Hz                      &  0.05 ± 0.01 (40) &  0.05 ± 0.01 (40) &  8.22 ± 0.15 (40) &  0.25 ± 0.02 (40) &  0.10 ± 0.01 (40) &  0.25 ± 0.00 (40) &  0.43 ± 0.03 (40) &  11.34 ± 1.15 (40) \\
MWU Baseline I 11 Hz       &    3146.00, 0.000 &    3317.00, 0.000 &    1886.00, 0.446 &    3557.00, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
PRS Baseline I 11 Hz       &       0.11, 0.000 &       0.14, 0.000 &       0.31, 0.031 &       0.47, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
MWU Baseline I Baseline II &    2040.00, 0.325 &    2106.00, 0.186 &    1368.50, 0.013 &    1992.00, 0.461 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
PRS Baseline I Baseline II &       0.06, 0.107 &       0.06, 0.114 &       0.24, 0.000 &       0.13, 0.158 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
MWU Baseline I 30 Hz       &    2156.00, 0.000 &    2189.00, 0.000 &     834.50, 0.002 &    2389.00, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
PRS Baseline I 30 Hz       &       0.11, 0.001 &       0.14, 0.000 &       0.85, 0.000 &       0.47, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
MWU 11 Hz Baseline II      &     878.00, 0.000 &     753.00, 0.000 &    1668.50, 0.717 &     518.00, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
PRS 11 Hz Baseline II      &       0.06, 0.000 &       0.07, 0.000 &       0.06, 0.270 &       0.33, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
MWU 11 Hz 30 Hz            &    1372.00, 0.367 &    1306.00, 0.653 &    1003.00, 0.105 &    1355.00, 0.433 &     771.00, 0.001 &     433.00, 0.000 &    1164.00, 0.605 &     1085.00, 0.290 \\
PRS 11 Hz 30 Hz            &       0.00, 0.897 &       0.00, 0.596 &       0.55, 0.027 &       0.01, 0.706 &       0.04, 0.001 &       0.05, 0.000 &       0.01, 0.916 &        1.49, 0.409 \\
MWU Baseline II 30 Hz      &    1829.00, 0.000 &    1845.00, 0.000 &     757.00, 0.007 &    2023.00, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
PRS Baseline II 30 Hz      &       0.06, 0.000 &       0.08, 0.000 &       0.61, 0.000 &       0.34, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
\bottomrule
\end{tabular}
