\begin{tabular}{lllllllll}
\toprule
{} &      Theta energy &        Theta peak &        Theta freq &  Theta half width &       Stim energy &   Stim half width &        Stim p max &     Stim strength \\
\midrule
Baseline I                 &  0.83 ± 0.08 (49) &  0.52 ± 0.04 (49) &  7.50 ± 0.06 (49) &  1.13 ± 0.08 (49) &               NaN &               NaN &               NaN &               NaN \\
11 Hz                      &  0.29 ± 0.04 (55) &  0.17 ± 0.02 (55) &  8.04 ± 0.08 (55) &  0.79 ± 0.09 (55) &  0.15 ± 0.02 (55) &  0.36 ± 0.10 (55) &  0.55 ± 0.04 (55) &  5.48 ± 0.62 (55) \\
Baseline II                &  0.84 ± 0.09 (47) &  0.49 ± 0.04 (47) &  7.83 ± 0.05 (47) &  1.24 ± 0.08 (47) &               NaN &               NaN &               NaN &               NaN \\
30 Hz                      &  0.14 ± 0.02 (34) &  0.11 ± 0.02 (34) &  8.18 ± 0.12 (34) &  0.49 ± 0.06 (34) &  0.12 ± 0.01 (34) &  0.36 ± 0.06 (34) &  0.47 ± 0.05 (34) &  7.97 ± 1.51 (34) \\
MWU Baseline I 11 Hz       &    2006.00, 0.000 &    2148.00, 0.000 &     595.00, 0.000 &    1871.00, 0.001 &               NaN &               NaN &               NaN &               NaN \\
PRS Baseline I 11 Hz       &       0.66, 0.000 &       0.48, 0.000 &       0.37, 0.000 &       0.63, 0.001 &               NaN &               NaN &               NaN &               NaN \\
MWU Baseline I Baseline II &    1127.00, 0.860 &    1211.00, 0.665 &     600.50, 0.000 &    1032.00, 0.383 &               NaN &               NaN &               NaN &               NaN \\
PRS Baseline I Baseline II &       0.01, 0.918 &       0.03, 0.567 &       0.24, 0.000 &       0.07, 0.536 &               NaN &               NaN &               NaN &               NaN \\
MWU Baseline I 30 Hz       &    1372.00, 0.000 &    1415.00, 0.000 &     287.00, 0.000 &    1420.00, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &               NaN \\
PRS Baseline I 30 Hz       &       0.73, 0.000 &       0.52, 0.000 &       0.73, 0.000 &       0.72, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &               NaN \\
MWU 11 Hz Baseline II      &     584.00, 0.000 &     445.00, 0.000 &    1638.00, 0.020 &     696.00, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &               NaN \\
PRS 11 Hz Baseline II      &       0.66, 0.000 &       0.45, 0.000 &       0.12, 0.007 &       0.71, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &               NaN \\
MWU 11 Hz 30 Hz            &    1243.00, 0.009 &    1191.00, 0.031 &     760.00, 0.139 &    1182.00, 0.037 &    1041.00, 0.373 &     658.00, 0.020 &    1111.00, 0.138 &     930.00, 0.970 \\
PRS 11 Hz 30 Hz            &       0.08, 0.046 &       0.03, 0.175 &       0.37, 0.001 &       0.09, 0.240 &       0.00, 0.658 &       0.02, 0.086 &       0.11, 0.128 &       0.27, 0.809 \\
MWU Baseline II 30 Hz      &    1385.00, 0.000 &    1410.00, 0.000 &     442.50, 0.001 &    1397.00, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &               NaN \\
PRS Baseline II 30 Hz      &       0.74, 0.000 &       0.49, 0.000 &       0.49, 0.000 &       0.79, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &               NaN \\
\bottomrule
\end{tabular}
