\begin{tabular}{lllllllll}
\toprule
{} &      Theta energy &        Theta peak &        Theta freq &  Theta half width &       Stim energy &   Stim half width &        Stim p max &      Stim strength \\
\midrule
Baseline I                 &  1.10 ± 0.10 (17) &  0.66 ± 0.04 (17) &  7.66 ± 0.06 (17) &  1.36 ± 0.08 (17) &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
11 Hz                      &  0.23 ± 0.04 (34) &  0.13 ± 0.02 (34) &  7.83 ± 0.11 (34) &  0.70 ± 0.11 (34) &  0.16 ± 0.03 (34) &  0.56 ± 0.31 (34) &  0.56 ± 0.04 (34) &   8.12 ± 1.12 (34) \\
Baseline II                &  0.94 ± 0.12 (21) &  0.56 ± 0.05 (21) &  7.81 ± 0.08 (21) &  1.34 ± 0.12 (21) &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
30 Hz                      &  0.11 ± 0.02 (36) &  0.09 ± 0.01 (36) &  8.36 ± 0.13 (36) &  0.45 ± 0.05 (36) &  0.15 ± 0.01 (36) &  0.31 ± 0.02 (36) &  0.55 ± 0.04 (36) &  10.39 ± 1.70 (36) \\
MWU Baseline I 11 Hz       &     550.00, 0.000 &     568.00, 0.000 &     223.50, 0.193 &     477.00, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
PRS Baseline I 11 Hz       &       1.02, 0.000 &       0.63, 0.000 &       0.24, 0.086 &       0.87, 0.002 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
MWU Baseline I Baseline II &     215.00, 0.291 &     235.00, 0.100 &     123.00, 0.102 &     192.00, 0.703 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
PRS Baseline I Baseline II &       0.30, 0.255 &       0.12, 0.297 &       0.12, 0.009 &       0.05, 0.587 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
MWU Baseline I 30 Hz       &     606.00, 0.000 &     607.00, 0.000 &      89.00, 0.000 &     594.00, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
PRS Baseline I 30 Hz       &       1.07, 0.000 &       0.64, 0.000 &       0.61, 0.001 &       0.92, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
MWU 11 Hz Baseline II      &      84.00, 0.000 &      57.00, 0.000 &     391.50, 0.554 &     143.00, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
PRS 11 Hz Baseline II      &       0.72, 0.000 &       0.51, 0.000 &       0.12, 0.156 &       0.82, 0.002 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
MWU 11 Hz 30 Hz            &     756.00, 0.092 &     715.00, 0.228 &     362.50, 0.003 &     701.00, 0.298 &     576.00, 0.677 &     376.00, 0.006 &     597.00, 0.865 &      562.00, 0.561 \\
PRS 11 Hz 30 Hz            &       0.05, 0.230 &       0.02, 0.408 &       0.37, 0.018 &       0.05, 0.442 &       0.01, 0.586 &       0.02, 0.071 &       0.00, 0.921 &        1.25, 0.687 \\
MWU Baseline II 30 Hz      &     701.00, 0.000 &     704.00, 0.000 &     154.50, 0.000 &     709.00, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
PRS Baseline II 30 Hz      &       0.78, 0.000 &       0.52, 0.000 &       0.49, 0.003 &       0.87, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
\bottomrule
\end{tabular}
