\begin{tabular}{lllllllrrrrrr}
\toprule
{} &            Theta energy &              Theta peak &              Theta freq &        Theta half width &           Theta vec len &               Theta ang &  Stim energy &  Stim half width &  Stim p max &  Stim strength &  Stim vec len &  Stim ang \\
\midrule
ns\_inhibited                        &  9.9e-01 ± 1.6e-01 (12) &  5.9e-01 ± 7.2e-02 (12) &  7.9e+00 ± 1.1e-01 (12) &  1.3e+00 ± 1.3e-01 (12) &  3.1e-01 ± 4.6e-02 (12) &  3.3e+00 ± 2.3e-01 (12) &          NaN &              NaN &         NaN &            NaN &           NaN &       NaN \\
ns\_not\_inhibited                    &  5.3e-01 ± 9.9e-02 (30) &  3.6e-01 ± 5.6e-02 (30) &  7.6e+00 ± 1.0e-01 (30) &  9.9e-01 ± 8.8e-02 (30) &  2.9e-01 ± 3.3e-02 (30) &  3.1e+00 ± 2.2e-01 (30) &          NaN &              NaN &         NaN &            NaN &           NaN &       NaN \\
LMM ns\_inhibited - ns\_not\_inhibited &       3.0e-01, -3.4e-01 &       2.3e-01, -1.8e-01 &       1.5e-01, -3.2e-01 &       4.6e-01, -2.0e-01 &        7.6e-01, 2.4e-02 &       5.1e-01, -2.8e-01 &          NaN &              NaN &         NaN &            NaN &           NaN &       NaN \\
\bottomrule
\end{tabular}
