\begin{tabular}{lllllllll}
\toprule
{} &      Theta energy &        Theta peak &        Theta freq &  Theta half width &       Stim energy &   Stim half width &        Stim p max &      Stim strength \\
\midrule
Baseline I                 &  0.25 ± 0.02 (48) &  0.18 ± 0.02 (48) &  7.78 ± 0.09 (48) &  1.79 ± 0.33 (46) &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
11 Hz                      &  0.08 ± 0.00 (44) &  0.03 ± 0.00 (44) &  7.55 ± 0.12 (44) &  5.80 ± 0.50 (43) &  0.05 ± 0.00 (44) &  0.16 ± 0.00 (44) &  0.51 ± 0.04 (44) &   7.14 ± 0.81 (44) \\
Baseline II                &  0.24 ± 0.02 (34) &  0.17 ± 0.02 (34) &  7.96 ± 0.09 (34) &  1.23 ± 0.22 (33) &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
30 Hz                      &  0.04 ± 0.00 (34) &  0.02 ± 0.00 (34) &  7.74 ± 0.19 (34) &  5.88 ± 0.64 (31) &  0.16 ± 0.02 (34) &  0.14 ± 0.00 (34) &  1.54 ± 0.16 (34) &  45.30 ± 6.54 (34) \\
MWU Baseline I 11 Hz       &    2075.00, 0.000 &    2102.00, 0.000 &    1201.50, 0.256 &     253.00, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
PRS Baseline I 11 Hz       &       0.15, 0.000 &       0.12, 0.000 &       0.05, 0.686 &       4.74, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
MWU Baseline I Baseline II &     860.00, 0.682 &     850.00, 0.753 &     645.50, 0.108 &     805.00, 0.651 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
PRS Baseline I Baseline II &       0.00, 0.955 &       0.01, 0.597 &       0.30, 0.009 &       0.05, 0.584 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
MWU Baseline I 30 Hz       &    1629.00, 0.000 &    1629.00, 0.000 &     781.50, 0.749 &     225.00, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
PRS Baseline I 30 Hz       &       0.19, 0.000 &       0.13, 0.000 &       0.20, 0.416 &       4.84, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
MWU 11 Hz Baseline II      &      22.00, 0.000 &      10.00, 0.000 &     524.50, 0.024 &    1328.00, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
PRS 11 Hz Baseline II      &       0.15, 0.000 &       0.12, 0.000 &       0.35, 0.020 &       4.79, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
MWU 11 Hz 30 Hz            &    1299.00, 0.000 &    1275.00, 0.000 &     657.00, 0.361 &     664.00, 0.983 &     248.00, 0.000 &    1408.00, 0.000 &     236.00, 0.000 &      202.00, 0.000 \\
PRS 11 Hz 30 Hz            &       0.04, 0.000 &       0.01, 0.000 &       0.25, 0.510 &       0.10, 0.909 &       0.11, 0.000 &       0.02, 0.000 &       1.09, 0.000 &       31.00, 0.000 \\
MWU Baseline II 30 Hz      &    1154.00, 0.000 &    1154.00, 0.000 &     604.00, 0.754 &     108.00, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
PRS Baseline II 30 Hz      &       0.19, 0.000 &       0.13, 0.000 &       0.10, 0.577 &       4.89, 0.000 &               NaN &               NaN &               NaN &                NaN \\
\bottomrule
\end{tabular}
