\begin{tabular}{lllllllll}
\toprule
{} &      Theta energy &        Theta peak &        Theta freq &  Theta half width &      Stim energy &  Stim half width &       Stim p max &    Stim strength \\
\midrule
Baseline I                 &  0.25 ± 0.02 (48) &  0.18 ± 0.02 (48) &  7.78 ± 0.09 (48) &  1.79 ± 0.33 (46) &              NaN &              NaN &              NaN &              NaN \\
11 Hz                      &   0.20 ± 0.02 (8) &   0.14 ± 0.02 (8) &   7.99 ± 0.06 (8) &   0.99 ± 0.10 (8) &  0.15 ± 0.05 (8) &  2.42 ± 1.36 (8) &  0.40 ± 0.19 (8) &  3.09 ± 2.06 (8) \\
Baseline II                &  0.24 ± 0.02 (34) &  0.17 ± 0.02 (34) &  7.96 ± 0.09 (34) &  1.23 ± 0.22 (33) &              NaN &              NaN &              NaN &              NaN \\
30 Hz                      &     nan ± nan (0) &     nan ± nan (0) &     nan ± nan (0) &     nan ± nan (0) &    nan ± nan (0) &    nan ± nan (0) &    nan ± nan (0) &    nan ± nan (0) \\
MWU Baseline I 11 Hz       &     248.00, 0.194 &     225.00, 0.447 &     141.50, 0.240 &     192.00, 0.855 &              NaN &              NaN &              NaN &              NaN \\
PRS Baseline I 11 Hz       &       0.04, 0.365 &       0.01, 0.820 &       0.20, 0.262 &       0.06, 0.653 &              NaN &              NaN &              NaN &              NaN \\
MWU Baseline I Baseline II &     860.00, 0.682 &     850.00, 0.753 &     645.50, 0.108 &     805.00, 0.651 &              NaN &              NaN &              NaN &              NaN \\
PRS Baseline I Baseline II &       0.00, 0.955 &       0.01, 0.606 &       0.30, 0.009 &       0.05, 0.587 &              NaN &              NaN &              NaN &              NaN \\
MWU Baseline I 30 Hz       &       0.00, 0.000 &       0.00, 0.000 &       0.00, 0.000 &       0.00, 0.000 &              NaN &              NaN &              NaN &              NaN \\
PRS Baseline I 30 Hz       &        nan, 0.000 &        nan, 0.000 &        nan, 0.000 &        nan, 0.000 &              NaN &              NaN &              NaN &              NaN \\
MWU 11 Hz Baseline II      &     100.00, 0.255 &     121.00, 0.642 &     141.00, 0.885 &     128.00, 0.908 &              NaN &              NaN &              NaN &              NaN \\
PRS 11 Hz Baseline II      &       0.04, 0.354 &       0.00, 0.985 &       0.10, 0.492 &       0.11, 0.470 &              NaN &              NaN &              NaN &              NaN \\
MWU 11 Hz 30 Hz            &       0.00, 0.000 &       0.00, 0.000 &       0.00, 0.000 &       0.00, 0.000 &      0.00, 0.000 &      0.00, 0.000 &      0.00, 0.000 &      0.00, 0.000 \\
PRS 11 Hz 30 Hz            &        nan, 0.000 &        nan, 0.000 &        nan, 0.000 &        nan, 0.000 &       nan, 0.000 &       nan, 0.000 &       nan, 0.000 &       nan, 0.000 \\
MWU Baseline II 30 Hz      &       0.00, 0.000 &       0.00, 0.000 &       0.00, 0.000 &       0.00, 0.000 &              NaN &              NaN &              NaN &              NaN \\
PRS Baseline II 30 Hz      &        nan, 0.000 &        nan, 0.000 &        nan, 0.000 &        nan, 0.000 &              NaN &              NaN &              NaN &              NaN \\
\bottomrule
\end{tabular}
