\begin{tabular}{lllllllrrrrrr}
\toprule
{} &            Theta energy &              Theta peak &              Theta freq &        Theta half width &           Theta vec len &               Theta ang &  Stim energy &  Stim half width &  Stim p max &  Stim strength &  Stim vec len &  Stim ang \\
\midrule
ns\_inhibited                        &  9.2e-01 ± 1.2e-01 (12) &  6.0e-01 ± 5.9e-02 (12) &  7.8e+00 ± 6.1e-02 (12) &  1.2e+00 ± 8.5e-02 (12) &  3.2e-01 ± 4.3e-02 (12) &  3.4e+00 ± 2.5e-01 (12) &          NaN &              NaN &         NaN &            NaN &           NaN &       NaN \\
ns\_not\_inhibited                    &  5.2e-01 ± 9.8e-02 (30) &  3.6e-01 ± 5.2e-02 (30) &  7.7e+00 ± 1.2e-01 (30) &  8.5e-01 ± 8.8e-02 (30) &  2.7e-01 ± 3.5e-02 (30) &  3.0e+00 ± 1.9e-01 (30) &          NaN &              NaN &         NaN &            NaN &           NaN &       NaN \\
LMM ns\_inhibited - ns\_not\_inhibited &       2.9e-01, -3.4e-01 &       8.7e-02, -2.3e-01 &       7.1e-01, -1.2e-01 &       2.8e-01, -3.2e-01 &        9.2e-01, 4.6e-03 &       2.7e-01, -3.9e-01 &          NaN &              NaN &         NaN &            NaN &           NaN &       NaN \\
\bottomrule
\end{tabular}
