\begin{tabular}{lllllllllllll}
\toprule
{} &            Theta energy &              Theta peak &              Theta freq &        Theta half width &           Theta vec len &               Theta ang &             Stim energy &         Stim half width &              Stim p max &           Stim strength &            Stim vec len &                Stim ang \\
\midrule
Baseline I                   &  9.2e-01 ± 1.2e-01 (12) &  6.0e-01 ± 5.9e-02 (12) &  7.8e+00 ± 6.1e-02 (12) &  1.2e+00 ± 8.5e-02 (12) &  3.2e-01 ± 4.3e-02 (12) &  3.4e+00 ± 2.5e-01 (12) &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
11 Hz                        &  1.8e-01 ± 3.6e-02 (25) &  1.1e-01 ± 1.6e-02 (25) &  7.9e+00 ± 1.7e-01 (25) &  5.7e-01 ± 9.9e-02 (25) &  5.7e-02 ± 1.9e-02 (25) &  3.6e+00 ± 3.7e-01 (25) &  1.0e-01 ± 1.4e-02 (25) &  2.6e-01 ± 2.8e-02 (25) &  4.8e-01 ± 4.8e-02 (25) &  6.4e+00 ± 1.0e+00 (25) &  2.3e-01 ± 2.5e-02 (25) &  2.9e+00 ± 3.8e-01 (25) \\
Baseline II                  &  9.8e-01 ± 1.7e-01 (17) &  5.3e-01 ± 6.8e-02 (17) &  8.1e+00 ± 8.3e-02 (17) &  1.3e+00 ± 1.5e-01 (17) &  3.2e-01 ± 4.1e-02 (17) &  3.6e+00 ± 1.2e-01 (17) &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
30 Hz                        &  8.9e-02 ± 1.9e-02 (32) &  7.9e-02 ± 1.5e-02 (32) &  8.3e+00 ± 1.5e-01 (32) &  3.4e-01 ± 3.9e-02 (32) &  1.0e-02 ± 2.0e-03 (32) &  2.4e+00 ± 3.1e-01 (32) &  1.7e-01 ± 1.7e-02 (32) &  3.3e-01 ± 2.8e-02 (32) &  5.8e-01 ± 4.8e-02 (32) &  1.5e+01 ± 2.3e+00 (32) &  2.3e-01 ± 2.3e-02 (32) &  3.6e+00 ± 3.0e-01 (32) \\
LMM Baseline I - 11 Hz       &        2.5e-07, 7.0e-01 &        1.2e-09, 4.7e-01 &       7.3e-01, -1.1e-01 &        9.3e-02, 5.4e-01 &        2.0e-05, 2.6e-01 &       6.2e-01, -3.5e-01 &                     NaN &                     NaN &                     NaN &            9.9e-01, nan &                     NaN &                     NaN \\
LMM Baseline I - Baseline II &                     NaN &       8.0e-01, -3.3e-02 &        4.3e-02, 2.1e-01 &        9.7e-02, 2.6e-01 &        4.6e-01, 3.2e-02 &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
LMM Baseline I - 30 Hz       &        6.0e-16, 8.4e-01 &        3.6e-16, 5.2e-01 &       8.5e-02, -4.7e-01 &        1.4e-07, 8.4e-01 &        1.7e-17, 3.2e-01 &        1.8e-02, 8.3e-01 &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
LMM 11 Hz - Baseline II      &        3.3e-04, 8.3e-01 &        5.2e-04, 4.1e-01 &        8.5e-01, 5.2e-02 &        2.7e-03, 7.8e-01 &        1.5e-33, 2.7e-01 &       9.3e-01, -1.6e-01 &                     NaN &                     NaN &                     NaN &            9.9e-01, nan &                     NaN &                     NaN \\
LMM 11 Hz - 30 Hz            &       1.5e-12, -9.4e-02 &       2.4e-01, -3.6e-02 &        3.5e-01, 3.1e-01 &       1.5e-01, -2.3e-01 &       2.6e-01, -2.0e-02 &       1.9e-01, -1.2e+00 &        3.6e-02, 5.7e-02 &        1.5e-01, 6.8e-02 &        2.8e-01, 9.1e-02 &                     NaN &       9.4e-01, -4.1e-03 &        5.1e-01, 4.1e-01 \\
LMM Baseline II - 30 Hz      &        5.7e-04, 8.8e-01 &        1.7e-04, 4.5e-01 &                     NaN &        8.3e-14, 9.7e-01 &        4.1e-06, 3.1e-01 &        2.3e-02, 8.9e-01 &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
\bottomrule
\end{tabular}
