\begin{tabular}{lll}
\toprule
{} &                         Fwhm &                          Peak \\
\midrule
11 Hz             &       5.0e-03 ± 2.5e-04 (58) &        9.0e+01 ± 3.9e+00 (58) \\
Normality 11 Hz   &             1.0e+02, 5.8e-23 &              2.3e+01, 1.1e-05 \\
30 Hz             &       9.5e-03 ± 1.2e-03 (33) &        4.5e+01 ± 2.1e+00 (33) \\
Normality 30 Hz   &             4.7e+01, 6.8e-11 &              2.5e+00, 2.8e-01 \\
LMM 11 Hz - 30 Hz &  1.2e-01 [-9.8e-04, 8.7e-03] &  7.2e-04 [-6.9e+01, -1.8e+01] \\
\bottomrule
\end{tabular}
