\begin{tabular}{lllrlll}
\toprule
{} &                Gridness &                Max rate &  Xcorr displacement &         Xcorr cntr mass &             Speed score &            Average rate \\
\midrule
Normality Baseline Ia - Baseline Ib                &        6.3e-04, 1.0e+00 &        8.1e-02, 9.6e-01 &                 NaN &        1.6e+00, 4.4e-01 &        6.2e-01, 7.4e-01 &        2.8e+00, 2.5e-01 \\
Normality Baseline I - 11 Hz                       &                     NaN &                     NaN &                 NaN &                     NaN &                     NaN &                     NaN \\
Normality Baseline IIa - Baseline IIb              &        4.7e+00, 9.7e-02 &                     NaN &                 NaN &        6.5e-01, 7.2e-01 &        7.7e-01, 6.8e-01 &        7.2e+00, 2.7e-02 \\
Normality Baseline II - 30 Hz                      &        3.4e+00, 1.8e-01 &        5.2e-01, 7.7e-01 &                 NaN &        6.8e+00, 3.4e-02 &        1.1e-02, 9.9e-01 &        7.5e+00, 2.4e-02 \\
Normality Baseline I - Baseline II                 &        6.3e-01, 7.3e-01 &        3.4e+00, 1.8e-01 &                 NaN &        2.2e+00, 3.3e-01 &        4.4e-01, 8.0e-01 &        1.1e+01, 4.8e-03 \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &   9.0e+00, 4.0e-01, (7) &   1.3e+01, 8.7e-01, (7) &                 NaN &   8.0e+00, 3.1e-01, (7) &   7.0e+00, 2.4e-01, (7) &   7.0e+00, 2.4e-01, (7) \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &   1.1e+01, 1.7e-01, (9) &   8.0e+00, 8.6e-02, (9) &                 NaN &   4.0e+00, 2.8e-02, (9) &   1.6e+01, 4.4e-01, (9) &   1.2e+01, 2.1e-01, (9) \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &   7.0e+00, 1.2e-01, (8) &   8.0e+00, 1.6e-01, (8) &                 NaN &   1.6e+01, 7.8e-01, (8) &   1.2e+01, 4.0e-01, (8) &   1.5e+01, 6.7e-01, (8) \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &   2.2e+01, 9.5e-01, (9) &   1.0e+01, 1.4e-01, (9) &                 NaN &   1.3e+01, 2.6e-01, (9) &   8.0e+00, 8.6e-02, (9) &   1.1e+01, 1.7e-01, (9) \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz - Baseline IIa - Ba... &   4.0e+00, 1.7e-01, (6) &   4.0e+00, 1.7e-01, (6) &                 NaN &   6.0e+00, 3.5e-01, (6) &   9.0e+00, 7.5e-01, (6) &   4.0e+00, 1.7e-01, (6) \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz - Baseline II - 30 Hz  &   7.0e+00, 8.9e-01, (5) &   6.0e+00, 6.9e-01, (5) &                 NaN &   5.0e+00, 5.0e-01, (5) &   5.0e+00, 5.0e-01, (5) &   3.0e+00, 2.2e-01, (5) \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz - Baseline I - Base... &   4.0e+00, 1.7e-01, (6) &   8.0e+00, 6.0e-01, (6) &                 NaN &   9.0e+00, 7.5e-01, (6) &   7.0e+00, 4.6e-01, (6) &   1.0e+01, 9.2e-01, (6) \\
Wilcoxon Baseline IIa - Baseline IIb - Baseline... &  6.0e+01, 1.0e+00, (15) &  4.5e+01, 3.9e-01, (15) &                 NaN &  3.7e+01, 5.5e-01, (13) &  3.7e+01, 1.9e-01, (15) &  3.8e+01, 2.1e-01, (15) \\
Wilcoxon Baseline IIa - Baseline IIb - Baseline... &   9.0e+00, 1.1e-01, (9) &   2.0e+01, 7.7e-01, (9) &                 NaN &   1.3e+01, 2.6e-01, (9) &   2.2e+01, 9.5e-01, (9) &   8.0e+00, 8.6e-02, (9) \\
Wilcoxon Baseline II - 30 Hz - Baseline I - Bas... &   1.3e+01, 4.8e-01, (8) &   1.7e+01, 8.9e-01, (8) &                 NaN &   1.4e+01, 5.8e-01, (8) &   6.0e+00, 9.3e-02, (8) &   1.0e+01, 2.6e-01, (8) \\
\bottomrule
\end{tabular}
