\begin{tabular}{llllllllllrll}
\toprule
{} &          Theta energy &            Theta peak &             Theta freq &      Theta half width &         Theta vec len &             Theta ang &           Stim energy &      Stim half width &            Stim p max &  Stim strength &          Stim vec len &              Stim ang \\
\midrule
Normality Baseline I              &        14.31, 7.8e-04 &         6.67, 3.6e-02 &         14.20, 8.3e-04 &         6.16, 4.6e-02 &         4.23, 1.2e-01 &        35.03, 2.5e-08 &                   NaN &                  NaN &                   NaN &            NaN &                   NaN &                   NaN \\
Normality 11 Hz                   &        93.74, 4.4e-21 &        92.26, 9.2e-21 &          2.95, 2.3e-01 &        82.44, 1.3e-18 &        38.56, 4.2e-09 &        43.65, 3.3e-10 &        10.40, 5.5e-03 &        4.68, 9.6e-02 &        20.16, 4.2e-05 &            NaN &         2.83, 2.4e-01 &        22.41, 1.4e-05 \\
Normality Baseline II             &        17.39, 1.7e-04 &         7.53, 2.3e-02 &         22.90, 1.1e-05 &         3.64, 1.6e-01 &         3.80, 1.5e-01 &        25.36, 3.1e-06 &                   NaN &                  NaN &                   NaN &            NaN &                   NaN &                   NaN \\
Normality 30 Hz                   &        26.93, 1.4e-06 &        21.18, 2.5e-05 &          5.47, 6.5e-02 &        32.34, 9.5e-08 &        20.37, 3.8e-05 &         8.52, 1.4e-02 &         0.82, 6.6e-01 &       14.96, 5.6e-04 &         2.55, 2.8e-01 &            NaN &         1.67, 4.3e-01 &         1.83, 4.0e-01 \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz       &   3.00, 9.2e-05, (21) &   5.00, 1.2e-04, (21) &  104.00, 9.7e-01, (21) &   6.00, 1.4e-04, (21) &   5.00, 1.2e-04, (21) &  96.00, 5.0e-01, (21) &                   NaN &                  NaN &                   NaN &            NaN &                   NaN &                   NaN \\
Wilcoxon Baseline I - Baseline II &  12.00, 6.4e-03, (15) &  11.00, 5.4e-03, (15) &    9.00, 5.8e-02, (15) &  39.00, 2.3e-01, (15) &  17.00, 1.5e-02, (15) &  40.00, 2.6e-01, (15) &                   NaN &                  NaN &                   NaN &            NaN &                   NaN &                   NaN \\
Wilcoxon Baseline I - 30 Hz       &    1.00, 1.7e-02, (8) &    0.00, 1.2e-02, (8) &     9.00, 2.1e-01, (8) &    2.00, 2.5e-02, (8) &    0.00, 1.2e-02, (8) &   16.00, 7.8e-01, (8) &                   NaN &                  NaN &                   NaN &            NaN &                   NaN &                   NaN \\
Wilcoxon 11 Hz - Baseline II      &   9.00, 2.3e-03, (16) &   7.00, 1.6e-03, (16) &   51.50, 6.3e-01, (16) &   0.00, 4.4e-04, (16) &   8.00, 1.9e-03, (16) &  67.00, 9.6e-01, (16) &                   NaN &                  NaN &                   NaN &            NaN &                   NaN &                   NaN \\
Wilcoxon 11 Hz - 30 Hz            &  14.00, 1.7e-01, (10) &   7.00, 3.7e-02, (10) &   22.50, 6.1e-01, (10) &  25.00, 8.0e-01, (10) &   0.00, 5.1e-03, (10) &  26.00, 8.8e-01, (10) &  15.00, 2.0e-01, (10) &  9.00, 5.9e-02, (10) &  27.00, 9.6e-01, (10) &            NaN &  19.00, 3.9e-01, (10) &  10.00, 7.4e-02, (10) \\
Wilcoxon Baseline II - 30 Hz      &   4.00, 9.4e-04, (16) &   6.00, 1.3e-03, (16) &   40.00, 2.5e-01, (16) &   9.00, 2.3e-03, (16) &   0.00, 4.4e-04, (16) &  65.00, 8.8e-01, (16) &                   NaN &                  NaN &                   NaN &            NaN &                   NaN &                   NaN \\
\bottomrule
\end{tabular}
