\begin{tabular}{llllll}
\toprule
{} & Baseline I vs baseline I & Baseline I vs baseline II & Baseline I vs stim I & Baseline II vs stim II & Baseline I vs stim II \\
\midrule
Spatial shift                &         0.03 ± 0.01 (66) &          0.03 ± 0.00 (21) &     0.02 ± 0.00 (22) &       0.02 ± 0.00 (22) &      0.03 ± 0.00 (12) \\
Difference in gridness       &        -0.02 ± 0.03 (66) &         -0.05 ± 0.08 (21) &    -0.09 ± 0.11 (22) &      -0.03 ± 0.09 (22) &     -0.20 ± 0.14 (12) \\
Relative change in max rate  &         0.05 ± 0.03 (65) &          0.00 ± 0.07 (21) &    -0.04 ± 0.07 (22) &       0.03 ± 0.07 (22) &     -0.12 ± 0.09 (12) \\
Relative change in mean rate &         0.02 ± 0.03 (65) &          0.09 ± 0.11 (21) &    -0.03 ± 0.08 (22) &       0.10 ± 0.08 (22) &      0.20 ± 0.16 (12) \\
\bottomrule
\end{tabular}
