\begin{tabular}{lllll}
\toprule
{} &                T i peak &                 T e peak &                P i peak &                 P e peak \\
\midrule
11 Hz                     &  3.8e-03 ± 2.7e-04 (36) &  8.6e-03 ± 1.8e-04 (228) &  1.5e-02 ± 2.3e-03 (36) &  1.1e-01 ± 6.9e-03 (228) \\
30 HZ                     &  5.3e-03 ± 6.8e-04 (63) &  1.2e-02 ± 4.4e-04 (156) &  8.1e-03 ± 1.2e-03 (63) &  6.9e-02 ± 4.0e-03 (156) \\
T test ind 11 Hz - 30 HZ  &       -2.0e+00, 5.5e-02 &        -7.0e+00, 4.6e-11 &        2.2e+00, 3.3e-02 &         5.8e+00, 1.4e-08 \\
T test pair 11 Hz - 30 HZ &                     NaN &        -4.6e+00, 1.2e-04 &                     NaN &         6.3e+00, 1.6e-06 \\
LMM 11 Hz - 30 HZ         &        1.7e-01, 1.4e-03 &         4.9e-04, 2.4e-03 &       2.8e-02, -6.3e-03 &        2.3e-03, -4.6e-02 \\
\bottomrule
\end{tabular}
