\begin{tabular}{lll}
\toprule
{} &                        Fwhm &                          Peak \\
\midrule
11 Hz             &      6.3e-03 ± 9.1e-04 (25) &        7.6e+01 ± 6.8e+00 (25) \\
Normality 11 Hz   &            4.5e+01, 1.4e-10 &              1.7e+01, 2.5e-04 \\
30 Hz             &      9.9e-03 ± 1.1e-03 (32) &        4.2e+01 ± 2.5e+00 (32) \\
Normality 30 Hz   &            7.1e+00, 2.8e-02 &              1.6e+01, 2.9e-04 \\
LMM 11 Hz - 30 Hz &  1.0e-03 [1.6e-03, 6.3e-03] &  1.6e-03 [-4.1e+01, -9.7e+00] \\
\bottomrule
\end{tabular}
