\begin{tabular}{llll}
\toprule
{} &          Combined &             11 Hz &             30 Hz \\
\midrule
base\_in\_field         &  0.48 ± 0.02 (85) &  0.48 ± 0.02 (50) &  0.49 ± 0.02 (35) \\
inbetween\_in\_field    &  0.45 ± 0.02 (85) &  0.45 ± 0.02 (50) &  0.45 ± 0.02 (35) \\
stim\_in\_field         &  0.53 ± 0.02 (85) &  0.53 ± 0.02 (50) &  0.52 ± 0.02 (35) \\
wilcoxon\_base\_between &     466.00, 0.000 &     162.00, 0.000 &      82.00, 0.000 \\
wilcoxon\_base\_stim    &     334.00, 0.000 &      66.00, 0.000 &     104.00, 0.001 \\
wilcoxon\_stim\_between &     466.00, 0.000 &     162.00, 0.000 &      82.00, 0.000 \\
\bottomrule
\end{tabular}
