\begin{tabular}{lllrlll}
\toprule
{} &                Gridness &                Max rate &  Xcorr displacement &         Xcorr cntr mass &             Speed score &            Average rate \\
\midrule
Normality Baseline Ia - Baseline Ib                &        5.6e-01, 7.6e-01 &        1.0e+02, 3.4e-23 &                 NaN &        3.2e+02, 3.3e-70 &        6.6e+01, 5.1e-15 &        2.7e+02, 6.7e-59 \\
Normality Baseline I - 11 Hz                       &        4.2e-01, 8.1e-01 &        1.2e+01, 2.8e-03 &                 NaN &        8.1e+00, 1.8e-02 &        4.1e-01, 8.1e-01 &        1.9e+01, 6.1e-05 \\
Normality Baseline IIa - Baseline IIb              &        4.0e+00, 1.3e-01 &                     NaN &                 NaN &        1.8e+02, 2.6e-39 &        3.6e+01, 1.3e-08 &        2.9e+02, 3.2e-63 \\
Normality Baseline II - 30 Hz                      &        3.1e+00, 2.2e-01 &        3.0e+01, 2.5e-07 &                 NaN &        2.2e+01, 1.8e-05 &        3.2e-01, 8.5e-01 &        6.7e+01, 3.4e-15 \\
Normality Baseline I - Baseline II                 &        7.1e-01, 7.0e-01 &        5.6e+00, 6.0e-02 &                 NaN &        6.0e+00, 4.9e-02 &        2.2e+00, 3.4e-01 &        1.6e+01, 2.8e-04 \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &  1.1e+02, 7.3e-03, (31) &  1.5e+02, 4.6e-02, (31) &                 NaN &  1.2e+02, 1.4e-02, (31) &  1.8e+02, 2.2e-01, (31) &  9.9e+01, 3.5e-03, (31) \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &  1.4e+02, 4.9e-01, (25) &  1.3e+02, 6.5e-01, (24) &                 NaN &  1.3e+02, 4.1e-01, (25) &  1.4e+02, 5.3e-01, (25) &  1.5e+02, 8.0e-01, (25) \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &  4.6e+01, 2.6e-01, (16) &  4.5e+01, 2.3e-01, (16) &                 NaN &  6.1e+01, 7.2e-01, (16) &  5.9e+01, 6.4e-01, (16) &  3.1e+01, 5.6e-02, (16) \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &  1.5e+02, 7.0e-01, (25) &  1.2e+02, 3.0e-01, (25) &                 NaN &  8.4e+01, 3.5e-02, (25) &  1.6e+02, 9.7e-01, (25) &  6.6e+01, 9.4e-03, (25) \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz - Baseline IIa - Ba... &  5.1e+01, 3.8e-01, (16) &  2.5e+01, 4.7e-02, (15) &                 NaN &  1.8e+01, 9.7e-03, (16) &  5.3e+01, 4.4e-01, (16) &  1.5e+01, 6.1e-03, (16) \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz - Baseline II - 30 Hz  &  1.6e+01, 1.3e-01, (11) &  3.2e+01, 9.3e-01, (11) &                 NaN &  1.8e+01, 1.8e-01, (11) &  2.2e+01, 3.3e-01, (11) &  7.0e+00, 2.1e-02, (11) \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz - Baseline I - Base... &  6.1e+01, 7.2e-01, (16) &  6.0e+01, 6.8e-01, (16) &                 NaN &  4.4e+01, 2.1e-01, (16) &  5.1e+01, 3.8e-01, (16) &  3.4e+01, 7.9e-02, (16) \\
Wilcoxon Baseline IIa - Baseline IIb - Baseline... &  2.4e+02, 8.5e-03, (42) &  4.1e+02, 1.0e+00, (40) &                 NaN &  2.8e+02, 4.7e-02, (41) &  3.2e+02, 9.8e-02, (42) &  3.9e+02, 4.3e-01, (42) \\
Wilcoxon Baseline IIa - Baseline IIb - Baseline... &  1.6e+02, 9.0e-01, (25) &  1.2e+02, 3.5e-01, (24) &                 NaN &  8.5e+01, 3.7e-02, (25) &  1.6e+02, 9.2e-01, (25) &  7.7e+01, 2.1e-02, (25) \\
Wilcoxon Baseline II - 30 Hz - Baseline I - Bas... &  6.4e+01, 8.4e-01, (16) &  5.8e+01, 6.1e-01, (16) &                 NaN &  3.0e+01, 4.9e-02, (16) &  5.1e+01, 3.8e-01, (16) &  6.0e+01, 6.8e-01, (16) \\
\bottomrule
\end{tabular}
