\begin{tabular}{lllrlll}
\toprule
{} &                Gridness &                Max rate &  Xcorr displacement &         Xcorr cntr mass &             Speed score &            Average rate \\
\midrule
Normality Baseline Ia - Baseline Ib                &        2.4e+00, 3.0e-01 &        1.4e+02, 2.1e-31 &                 NaN &        4.3e+02, 4.1e-93 &        6.5e+01, 9.2e-15 &        3.2e+02, 6.6e-71 \\
Normality Baseline I - 11 Hz                       &        6.9e+00, 3.1e-02 &        1.6e+01, 3.1e-04 &                 NaN &        8.1e+00, 1.8e-02 &        1.2e+00, 5.5e-01 &        3.3e+01, 8.6e-08 \\
Normality Baseline IIa - Baseline IIb              &        5.8e+00, 5.4e-02 &                     NaN &                 NaN &        2.2e+02, 2.8e-48 &        3.1e+01, 1.7e-07 &        3.7e+02, 2.9e-81 \\
Normality Baseline II - 30 Hz                      &        3.0e-01, 8.6e-01 &        4.2e+01, 9.3e-10 &                 NaN &        1.8e+01, 1.2e-04 &        1.2e+00, 5.6e-01 &        9.0e+01, 3.3e-20 \\
Normality Baseline I - Baseline II                 &        3.6e+00, 1.7e-01 &        9.1e+00, 1.0e-02 &                 NaN &        2.2e+00, 3.3e-01 &        8.9e-01, 6.4e-01 &        2.4e+01, 6.9e-06 \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &  4.2e+02, 1.3e-02, (52) &  5.3e+02, 1.5e-01, (52) &                 NaN &  3.6e+02, 2.5e-03, (52) &  6.1e+02, 4.6e-01, (52) &  5.2e+02, 1.3e-01, (52) \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &  2.7e+02, 8.6e-02, (39) &  3.1e+02, 3.7e-01, (38) &                 NaN &  3.2e+02, 3.3e-01, (39) &  3.1e+02, 2.9e-01, (39) &  3.4e+02, 4.6e-01, (39) \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &  6.8e+01, 1.7e-01, (20) &  7.9e+01, 3.3e-01, (20) &                 NaN &  8.8e+01, 5.3e-01, (20) &  8.4e+01, 4.3e-01, (20) &  7.5e+01, 2.6e-01, (20) \\
Wilcoxon Baseline Ia - Baseline Ib - Baseline I... &  3.4e+02, 5.0e-01, (39) &  2.6e+02, 7.6e-02, (39) &                 NaN &  1.6e+02, 1.5e-03, (39) &  3.7e+02, 7.8e-01, (39) &  1.7e+02, 2.2e-03, (39) \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz - Baseline IIa - Ba... &  1.4e+02, 4.9e-01, (25) &  9.3e+01, 1.0e-01, (24) &                 NaN &  6.0e+01, 5.8e-03, (25) &  1.4e+02, 6.0e-01, (25) &  9.2e+01, 5.8e-02, (25) \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz - Baseline II - 30 Hz  &  3.4e+01, 1.4e-01, (15) &  4.9e+01, 5.3e-01, (15) &                 NaN &  4.3e+01, 3.3e-01, (15) &  4.9e+01, 5.3e-01, (15) &  2.3e+01, 3.6e-02, (15) \\
Wilcoxon Baseline I - 11 Hz - Baseline I - Base... &  1.6e+02, 9.7e-01, (25) &  1.3e+02, 3.5e-01, (25) &                 NaN &  1.6e+02, 9.2e-01, (25) &  1.5e+02, 6.8e-01, (25) &  1.5e+02, 6.6e-01, (25) \\
Wilcoxon Baseline IIa - Baseline IIb - Baseline... &  4.9e+02, 6.8e-03, (57) &  7.4e+02, 8.0e-01, (55) &                 NaN &  5.4e+02, 8.0e-02, (54) &  6.8e+02, 2.4e-01, (57) &  8.0e+02, 8.4e-01, (57) \\
Wilcoxon Baseline IIa - Baseline IIb - Baseline... &  3.6e+02, 6.4e-01, (39) &  2.4e+02, 6.4e-02, (38) &                 NaN &  1.7e+02, 1.9e-03, (39) &  3.4e+02, 5.2e-01, (39) &  1.9e+02, 6.2e-03, (39) \\
Wilcoxon Baseline II - 30 Hz - Baseline I - Bas... &  9.2e+01, 6.3e-01, (20) &  1.0e+02, 9.4e-01, (20) &                 NaN &  4.5e+01, 2.5e-02, (20) &  9.4e+01, 6.8e-01, (20) &  7.4e+01, 2.5e-01, (20) \\
\bottomrule
\end{tabular}
